import Link from "next/link";
import ServiceCard from "@/components/ServiceCard";

export default function HomePage() {
  return (
    <>
      <section className="hero">
        <div className="container hero-content">
          <p className="eyebrow">Funktechnik, Messtechnik, Werkstattservice</p>
          <h1>Funktechnik Schubert</h1>
          <p className="lead">Service, Reparatur und Diagnose für Funkgeräte, Messtechnik und Kommunikationstechnik.</p>
          <p className="hero-copy">Von CB-Funk und Amateurfunk bis zur professionellen Funktechnik: Wir unterstützen bei Fehlersuche, Abgleich, Modulationsproblemen, Frequenzproblemen und technischer Dokumentation.</p>
          <div className="hero-badges" aria-label="Technische Schwerpunkte">
            <span>CB-Funk</span>
            <span>Amateurfunk</span>
            <span>Messtechnik</span>
            <span>Abgleich</span>
            <span>Diagnose</span>
            <span>Service Manuals</span>
          </div>
          <div className="hero-actions">
            <Link className="button" href="/reparatur">Reparatur anfragen</Link>
            <Link className="button secondary" href="/leistungen">Leistungen ansehen</Link>
          </div>
        </div>
      </section>

      <section className="section">
        <div className="container">
          <div className="section-head">
            <p className="eyebrow">Leistungsbereiche</p>
            <h2>Werkstattservice für Funktechnik und Messtechnik</h2>
            <p className="lead">Von der ersten Fehlerbeschreibung bis zur dokumentierten Prüfung: Funktechnik Schubert verbindet technische Erfahrung, geeignete Messmittel und strukturierte Kommunikation.</p>
          </div>
          <div className="grid three">
            <ServiceCard title="Funkgeräte-Service">Sichtprüfung, Funktionsprüfung und technische Beurteilung für CB-Funk, Amateurfunk, Betriebsfunk sowie ältere und moderne Geräte.</ServiceCard>
            <ServiceCard title="Fehlersuche & Reparatur">Systematische Diagnose bei Empfangsproblemen, Sendeproblemen, PLL-Fehlern, Frequenzabweichungen und Audio-/NF-Störungen.</ServiceCard>
            <ServiceCard title="Abgleich & Messtechnik">Frequenzabgleich, Hub- und Modulationsprüfung, Sendeleistung, Empfindlichkeit und RF-Messung mit geeigneter Messtechnik.</ServiceCard>
          </div>
        </div>
      </section>

      <section className="section dark">
        <div className="container split">
          <div>
            <p className="eyebrow">Persönlicher Support</p>
            <h2>Direkte technische Einschätzung statt anonymer Abwicklung</h2>
            <p className="lead">Viele Fehlerbilder lassen sich bereits mit einer klaren Beschreibung und den richtigen Gerätedaten eingrenzen. Die Reparaturannahme fragt deshalb die wichtigsten technischen Details strukturiert ab.</p>
            <div className="actions">
              <Link className="button" href="/reparatur">Reparaturformular öffnen</Link>
            </div>
          </div>
          <div className="card">
            <h3>Warum Funktechnik Schubert?</h3>
            <ul className="list">
              <li>Technischer Fokus auf Funkgeräte und Kommunikationstechnik</li>
              <li>Nachvollziehbare Diagnose mit Blick auf Messwerte und Fehlerbild</li>
              <li>Sauberer Umgang mit Service Manuals, Schaltplänen und Abgleichanleitungen</li>
              <li>Klare Rückmeldung zu Zustand, Aufwand und sinnvollen nächsten Schritten</li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </section>
    </>
  );
}
