import Image from "next/image";
import Link from "next/link";

export default function Footer() {
  return (
    <footer className="footer">
      <div className="container footer-grid">
        <div>
          <Image
            src="/funktechnik_schubert_logo.jpg"
            alt="Funktechnik Schubert"
            width={1672}
            height={941}
            className="footer-logo"
          />
          <p>Funktechnik Schubert – Service und technische Unterstützung für Funkgeräte, Messtechnik und Kommunikationstechnik.</p>
          <p className="copyright">© Funktechnik Schubert</p>
        </div>
        <div>
          <h3>Website</h3>
          <p><Link href="/leistungen">Leistungen</Link></p>
          <p><Link href="/funkgeraete-service">Funkgeräte-Service</Link></p>
          <p><Link href="/reparatur">Reparatur</Link></p>
          <p><Link href="/kontakt">Kontakt</Link></p>
        </div>
        <div>
          <h3>Rechtliches</h3>
          <p><Link href="/impressum">Impressum</Link></p>
          <p><Link href="/datenschutz">Datenschutz</Link></p>
        </div>
      </div>
    </footer>
  );
}
