import type { Metadata } from "next";
import PageHero from "@/components/PageHero";
import { createMetadata } from "../seo";

export const metadata: Metadata = createMetadata("Über uns", "Funktechnik Schubert steht für technischen Service und klare Kommunikation.", "/ueber-uns");

export default function AboutPage() {
  return (
    <>
      <PageHero eyebrow="Über uns" title="Technik verstehen, Fehler nachvollziehbar lösen">
        Funktechnik Schubert richtet sich an Kunden, die bei Funkgeräten und Kommunikationstechnik eine persönliche, technische Einschätzung suchen.
      </PageHero>
      <section className="section">
        <div className="container grid two">
          <article className="card">
            <h2>Arbeitsweise</h2>
            <p>Im Mittelpunkt stehen saubere Diagnose, transparente Kommunikation und der respektvolle Umgang mit bestehenden Geräten und Serviceunterlagen.</p>
          </article>
          <article className="card">
            <h2>Fokus</h2>
            <p>Der Schwerpunkt liegt auf Funktechnik, Elektronikservice, Abgleichfragen und technischer Unterstützung rund um Kommunikationstechnik.</p>
          </article>
        </div>
      </section>
    </>
  );
}
