import type { Metadata } from "next";
import Link from "next/link";
import PageHero from "@/components/PageHero";
import { createMetadata } from "../seo";

export const metadata: Metadata = createMetadata("Funkgeräte-Service", "Werkstattservice für CB-Funk, Amateurfunk und Funkgeräte-Abgleich.", "/funkgeraete-service");

export default function RadioServicePage() {
  return (
    <>
      <PageHero eyebrow="Funkgeräte-Service" title="Prüfung, Diagnose und Abgleich">
        Funkgeräte zeigen Fehler oft erst im Zusammenspiel von Empfang, Sendeteil, Versorgung, Antennenanpassung, Bedienung und Abgleich. Der Service betrachtet diese Zusammenhänge strukturiert.
      </PageHero>
      <section className="section">
        <div className="container split">
          <div>
            <h2>Typische Fehlerbilder</h2>
            <ul className="list">
              <li>Kein oder schwacher Empfang</li>
              <li>Keine, leise oder verzerrte Modulation</li>
              <li>Frequenzversatz, PLL-Rasten oder instabile Kanäle</li>
              <li>Sendeprobleme, schwankende Leistung oder auffällige Erwärmung</li>
              <li>Audio-/NF-Probleme, Displayfehler oder Aussetzer durch Bedienelemente</li>
              <li>Unklare Vorarbeiten, fehlende Serviceunterlagen oder bereits geöffnete Geräte</li>
            </ul>
          </div>
          <div className="panel">
            <h2>Messung und Einordnung</h2>
            <p className="lead">Eine gute Reparatur beginnt mit vollständigen Angaben zu Gerät, Fehlerbild und Vorgeschichte. Danach folgen technische Einschätzung, Prüfung mit geeigneter Messtechnik und die weitere Abstimmung.</p>
            <Link className="button" href="/reparatur">Reparatur anfragen</Link>
          </div>
        </div>
      </section>
    </>
  );
}
